Test Index
Proprietà degli Scanner HP ScanJet per Windows 95

Con lopzione Proprietà degli scanner HP ScanJet si può cambiare lo scanner di default, lo si può testare e si può controllare la scheda SCSI a cui è collegato.  Questo sistema di help è per Windows 95 e Windows NT.  La voce SCSI è valida solo per Windows 95.  Per aiuto, fare click sugli argomenti sottolineati.

Generali

Collaudo

SCSI


Test Index 1
Generali

Questa finestra di dialogo consente sia di visualizzare e cambiare lo scanner predefinito, sia di ottenere informazioni dettagliate sul dispositivo.  Per ulteriori informazioni, fare clic su uno degli argomenti sottolineati.

Scanner predefinito

Scanner attuale

Predefinito (pulsante)

Informazioni (pulsante)

OK (pulsante)

Annulla (pulsante)


Test Index 2
Collaudo

Questa finestra di dialogo consente di collaudare l'installazione dello scanner e di alcuni accessori opzionali.  Per ulteriori informazioni, fare clic su uno degli argomenti sottolineati.

Scanner (pulsante)

ADF (pulsante)

/T (pulsante)

OK (pulsante)

Annulla (pulsante)


Test Index 3
SCSI

Questa finestra di dialogo visualizza sia la scheda SCSI installata sul computer, sia gli indirizzi SCSI disponibili.  Per ulteriori informazioni, fare clic su uno degli argomenti sottolineati.

Scheda SCSI

Indirizzi SCSI disponibili

OK (pulsante)

Annulla (pulsante)


Default Scanner
Visualizza quale scanner predefinito lo scanner selezionato.  La selezione resta valida finché non si selezioni un altro dispositivo nell'elenco Scanner attuale e non si faccia clic sul pulsante Predefinito.


Current Scanner
Consente di selezionare uno degli scanner collegati al computer.  Per visualizzare l'elenco completo degli scanner, fare clic sulla freccia.


Make Default
Seleziona come scanner predefinito lo scanner attuale.


Info button
Visualizza una serie di informazioni sugli scanner HP ScanJet, che possono essere utili per la diagnosi di eventuali problemi riscontrati durante l'utilizzo dello scanner in dotazione.


OK button
Chiude la finestra di dialogo e salva le eventuali modifiche apportate all'impostazione.


Cancel button
Chiude la finestra di dialogo senza salvare le eventuali modifiche apportate all'impostazione.


Scanner button
Verifica che lo scanner attuale sia stato installato correttamente.  Se si riceve un messaggio d'errore, seguire le istruzioni fornite nel messaggio e consultare la Guida d'installazione per lo Scanner HP ScanJet.


ADF button
Verifica che l'alimentatore automatico di documenti (ADF) sia stato installato correttamente.  Se si riceve un messaggio d'errore, seguire le istruzioni fornite nel messaggio e consultare la guida all'uso dell'alimentatore automatico di documenti.


T button
Verifica che l'adattatore opzionale per la scansione dei lucidi sia stato installato correttamente.  Se si riceve un messaggio d'errore, seguire le istruzioni fornite nel messaggio e consultare la guida allegata all'adattatore per lucidi per gli scanner HP ScanJet.


SCSI Card
Selezionare la scheda SCSI (Small Computer System Interface) per la quale si desidera reperire un indirizzo libero.  Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione per lo Scanner HP ScanJet.


Available SCSI Addresses
Elenca tutti gli indirizzi SCSI che possono essere utilizzati per la scheda SCSI selezionata.  Prendere nota di uno degli indirizzi liberi visualizzati, e servirsene in seguito per impostare l'interruttore degli indirizzi SCSI dello scanner.  Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione per lo Scanner HP ScanJet.